NAME        INTHOOK
DESCRIPTION 'Interrupt Hook Sample Application'
EXETYPE     WINDOWS
STUB        'WINSTUB.EXE'
CODE        PRELOAD MOVEABLE DISCARDABLE
DATA        PRELOAD MOVEABLE MULTIPLE
HEAPSIZE    1024
STACKSIZE   5120
EXPORTS
    MainWndProc          @1
